Inloggning på SQL Server, dialogruta

Dialogrutan Inloggning på SQL Server visas i Microsoft® SQL Server™ OLE DB Provider när du försöker ansluta en OLE DB utan att ha angett tillräckligt med information för att drivrutinen ska kunna ansluta till en SQL Server.

När dialogrutan Inloggning på SQL Server först visas innehåller den följande rutor och knappar:

Server

Använd en tillförlitlig anslutning, kryssruta

Inloggnings-ID

Lösenord

OK, Avbryt, Hjälp och Alternativ, knappar

Om du klickar på knappen Alternativ utökas dialogrutan med gruppen Alternativ och rutorna:

Databas

Språk

Programnamn

Arbetsstations-ID

Server

Namnet på en SQL Server i nätverket. Om du väljer ett servernamn ur listan krävs ingen ytterligare konfigurering. Om du vill skriva ett servernamn måste namnet vara en avancerad post i verktyget SQL Klientkonfiguration eller nätverksnamnet på en SQL Server.

Du kan skriva "(lokal)" i serverrutan om du använder samma dator som SQL Server. Användaren kan sedan ansluta till en lokal kopia av SQL Server även om den version av SQL Server som används inte är en nätverksversion.

Mer information om servernamn i olika nätverk finns i installationsavsnittet i SQL Server Books Online.

Använd en tillförlitlig anslutning

När denna kryssruta har markerats begär SQL Server OLE DB Provider en säker (eller tillförlitlig) anslutning till en SQL Server som körs i Microsoft Windows NT®. Vid inloggningen används integrerad säkerhet för anslutningen till datakällan oavsett vilket som är serverns aktuella säkerhetsläge vid inloggning. Alla inloggnings-ID eller lösenord ignoreras. Systemadministratören för SQL Server måste ha associerat nätverks-ID i Microsoft Windows® med ett inloggnings-ID i SQL Server.

När denna kryssruta har avmarkerats använder SQL Server normal säkerhet vid inloggning för att upprätta anslutningar till datakällan. Du måste ange ett inloggnings-ID och ett lösenord för varje anslutningsbegäran.

Inloggnings-ID

Anger det inloggnings-ID i SQL Server som används för anslutningen om kryssrutan Använd en tillförlitlig anslutning inte har markerats. Om Använd en tillförlitlig anslutning har markerats visas inte rutan Inloggnings-ID.

Lösenord

Anger lösenord för det inloggnings-ID i SQL Server som används för anslutningen om kryssrutan Använd en tillförlitlig anslutning inte har markerats. Om Använd en tillförlitlig anslutning har markerats visas inte rutan Lösenord.

Databas

Anger standarddatabas för anslutningen. Detta val åsidosätter den standarddatabas som har angetts för inloggningen på servern. Om du inte anger någon databas här används standarddatabasen för inloggningen på servern.

Språk

Anger det språk som ska användas för systemmeddelanden i SQL Server. Språket måste ha installerats på SQL Server. Detta val åsidosätter det standardspråk som har angetts för inloggningen på servern. Om du inte anger något språk här används standardspråket för inloggningen på servern.

Programnamn

Denna ruta är inte obligatorisk. Anger det programnamn som ska lagras i kolumnen för programnamn i den rad i master.dbo.sysprocesses som gäller för den aktuella anslutningen.

Arbetsstations-ID

Denna ruta är inte obligatorisk. Anger arbetsstationens ID som ska lagras i kolumnen för värdnamn i den rad i master.dbo.sysprocesses som gäller för den aktuella anslutningen.